19918966162

400-117-6658

首页-DB视讯厅真人官方网站
行业资讯

光伏并网容量与登记容量不相称 ?官方回应来了

功夫: 2022-11-21

/

浏览量: 2980

11月18日 ,安徽能源局针对关于并网容量与登记容量不相称的征询做出回应。详情如下:

来信  功夫:2022-11-16

您好:我是一家光伏企业 ,在安徽各市县施工光伏 ,现实竣工并网时经;岢鱿植⑼萘坑子谄涫钡牡羌侨萘。有的光伏项目最后现实并网容量幼于登记容量 ,好几个市县供电公司通知我们沉新去登记。征询一下 ,省发改委以为差到几多必要去沉新登记 ,能不能给一个统一尺度 ,好比相差在10%及以上必要沉新登记 ? 好比某项目其时登记是100千瓦最后并网容量95千瓦 ,是否必要去属地发改委沉新登记 ?望回复 ,感激!

回复部门:安徽能源局  回复功夫:2022-11-18

网友您好 ,凭据《安徽省企业投资项目核准和登记治理执行法子》第四十三条“项目登记后 ,项目法人产生变动 ,项目建设地址、规模、内容产生沉大调换 ,或者烧毁项目建设的 ,项目单元该当通过在线平台实时奉告项目登记机关 ,并批改有关信息。”鉴于光伏发电项目由属地登记 ,具体解决要求请向本地登记机关(发展鼎新部门)确认。


文章标签

上一篇: 国度能源局:今年前三季度全国可再生能源新增装机90.36GW下一篇: 湖南:到2030年新能源发电总装机容量达40GW以上

有关文章

查看更多
QQ征询
QQ征询
在线征询
在线征询
首页-DB视讯厅真人官方网站
400-117-6658
客服二维码
客服二维码
返回顶部
返回顶部
【网站地图】