19918966162

400-117-6658

首页-DB视讯厅真人官方网站
行业资讯

国度能源局:今年前三季度全国可再生能源新增装机90.36GW

功夫: 2022-11-18

/

浏览量: 2452

11月10日 ,国度能源局召开10月份全国可再生能源开发建设局势分析视频会。国度能源局党组成员、副局长任志武出席会议并讲话 ,局总工程师向海平主持会议。

会议萦绕推动2022年可再生能源开发利用 ,听取了前期月度局势分析会提出的定见建议落实情况、全国可再生能源最新发展情况和沉大项目建设进展 ,分析了可再生能源发展面对的局势和问题 ,并钻研提出了有关措施建议。青海省能源局介绍了聚力“源网荷储”打造国度清洁能源产业高地的经验做法 ,有关省份能源主管部门汇报了第一批大型风电光伏基地“项目等审批”问题整改落实情况。

会议指出 ,在全行业共同致力下 ,我国可再生能源发展持续维吃旖稳急剧增长。今年前三季度 ,全国可再生能源新增装机9036万千瓦 ,占全国新增发电装机的78.8%;全国可再生能源发电量1.94万亿千瓦时 ,占全国发电量的31.1%;全国可再生能源发电在建项目储蓄充足;全国重要流域水能利用率98.6%、风电均匀利用率96.5%、光伏发电均匀利用率98.2%。

会议强调 ,要切实抓好大型景致基地建设工作。进一步推动第一批、第二批大型风电光伏基地项目 ,“十四五”规划102项沉大工程中的可再生能源项目 ,以及国民经济和社会发展“十四五”规划纲领明确的可再生能源项目建设。要沉点抓好年底前可再生能源并网消纳。年底前可再生能源项目并网需要大 ,各电网、发电企业要加大并网力度 ,做到“应并尽并”“能并早并”。要进一步采取措施 ,保险可再生能源消纳利用 ,充分阐扬可再生能源在“迎峰度冬”中的作用 ,坚定预防“保供缺口”与“大规模弃风弃光弃水”并存的问题。要高度器沉推动可再生能源绿证工作。针对新的局势要求 ,尽快美满有关造度 ,为发展绿证工作提供政策凭据;当真做好可再生能源项目“建档立卡” ,为绿证核发奠定基础。

会议要求 ,要全面梳理“并网等电网”“电网等审批”和“电网等电源”等问题清单 ,持续推动解决按月调度各单元反馈问题 ,为可再生能源发展营造优良环境。

国度发展鼎新委、国度能源局有关司(局) ,31个。ㄊ幼⑶┘靶陆霾ㄉ璞拍茉粗鞴懿棵 ,国度能源局18家派出机构 ,有关电网企业、发电企业 ,水电总院、电规总院、国度发展鼎新委能源钻研所、中国可再生能源学会风能专业委员会、中国光伏行业协会同道参与会议。


文章标签

上一篇: 法国:所有大型停车场依法装置太阳能屋顶下一篇: 光伏并网容量与登记容量不相称?官方回应来了

有关文章

查看更多
QQ征询
QQ征询
在线征询
在线征询
首页-DB视讯厅真人官方网站
400-117-6658
客服二维码
客服二维码
返回顶部
返回顶部
【网站地图】