19918966162

400-117-6658

首页-DB视讯厅真人官方网站
行业资讯

国度能源局:1-10月全社会用电量同比增长3.8%

功夫: 2022-11-15

/

浏览量: 2405

11月14日,国度能源局颁布1~10月全社会用电量等数据 。

1~10月,全社会用电量累计71760亿千瓦时,同比增长3.8% 。分产业看,第一产业用电量948亿千瓦时,同比增长9.9%;第二产业用电量47086亿千瓦时,同比增长1.7%;第三产业用电量12479亿千瓦时,同比增长4.2%;城乡居民生涯用电量11247亿千瓦时,同比增长12.6% 。

10月份,全社会用电量6834亿千瓦时,同比增长2.2% 。分产业看,第一产业用电量90亿千瓦时,同比增长6.5%;第二产业用电量4726亿千瓦时,同比增长3.0%;第三产业用电量1102亿千瓦时,同比降落2.0%;城乡居民生涯用电量916亿千瓦时,同比增长3.3% 。



文章标签

上一篇: 五部委:发展第三批智能光伏示范 优先思考“光伏+”等六风雅向下一篇: 国度统计局:2022年10月份太阳能发电增长24.7%

有关文章

查看更多
QQ征询
QQ征询
在线征询
在线征询
首页-DB视讯厅真人官方网站
400-117-6658
客服二维码
客服二维码
返回顶部
返回顶部
【网站地图】