19918966162

400-117-6658

首页-DB视讯厅真人官方网站
行业资讯

光伏98.9%、风电97.9%!2022年7月全国新能源并网消纳情况颁布

功夫: 2022-09-02

/

浏览量: 2529

8月30日,全国新能源消纳监测预警中心颁布2022年7月全国新能源并网消纳情况,7月全国光伏利用率为98.9%,1-7月全国光伏利用率为97.9%。


湖北、湖南、广东、沉庆几省光伏利用率100%,西藏、青海两省光伏利用率仍低于90%,别离为80.6%、88.8%。



湖北DB视讯绿色能源有限公司


文章标签

上一篇: 沉磅!国度能源局颁布户用光伏建设运行百问百答&建设运行指南下一篇: 关于光伏电站的那些知识

有关文章

查看更多
QQ征询
QQ征询
在线征询
在线征询
首页-DB视讯厅真人官方网站
400-117-6658
客服二维码
客服二维码
返回顶部
返回顶部
【网站地图】