19918966162

400-117-6658

首页-DB视讯厅真人官方网站
行业资讯

太阳能光伏发电系统必要解决哪些问题

功夫: 2022-05-11

/

浏览量: 3202

随着光伏发电系统装机容量的不休扩增,光伏电站接入电网后势必会对电网产生一系列的影响,给电网的发展规划带来诸多挑战。为满足光伏发电规;玫男枰,必要成立大规模光伏电站的等效仿真模型,旨在对其并网表个性及给电网带来的影响进行钻研和分析,以期可能发现大规模光伏电站并网运行后电网可能面对的问题并提出相应解决对策,太阳能光伏发电系统必要解决哪些问题?

太阳能光伏发电.png

1、电能质量问题

光伏发电系统通过电力电子器件并网,易产生谐波、三相不平衡等问题。针对大规模光伏并网系统,将会出现多台逆变器同时并网从而导致电流谐波叠加超标和低功率、弱电网情况下电流谐波超标等问题。并且光伏发电系统着力的随机颠簸性容易造成并网点电压的颠簸和闪变,从而影响电网的电能质量。尤其是用户侧并网的光伏发电系统所带来的颠簸和闪变问题,将直接影响到用户电器设备的安全运行。

2、电网调频与经济运行问题

当太阳能光伏发电系统的穿透功率不休增大,即光伏电源容量占总负荷的比沉越来越大时,其对电网调频与调峰的影响将愈加显著。光伏发电系统只可能在白日发电,拥有肯定的正调峰个性。由于光照资源拥有问歇性、周期性和颠簸性的特点,将造成大规模光伏电站着力的颠簸,在穿透功率较大的情况下,将会对电网频率的调节造成肯定影响。若何利用光伏发电的正调峰个性进行合理经济的调度,若何保障电网频率在允许的领域内安全不变运行,都是亟待解决的问题。

为了应对全球气象变动、保险能源安全与发展经济相协调,全球列都城在大力推广可再生能源。在诸多可再生能源中,太阳能无疑是具潜力的,太阳能光伏发电拥有安全清洁、普遍宽泛和资源丰硕等特点?⑻裟芏杂诼闳蚰茉葱枰,削减对传统能源的依赖拥有沉要意思。


文章标签

上一篇: 光伏发电成本推算中必要考量哪些问题下一篇: 光伏电站有哪些问题亟待解决

有关文章

查看更多
QQ征询
QQ征询
在线征询
在线征询
首页-DB视讯厅真人官方网站
400-117-6658
客服二维码
客服二维码
返回顶部
返回顶部
【网站地图】