19918966162

400-117-6658

首页-DB视讯厅真人官方网站
行业资讯

太阳能光伏发电的输送方式有哪几种

功夫: 2022-03-21

/

浏览量: 3428

日常生涯傍边,人们的衣食住行都离不开电力的支持,能够说不论在哪里都必要不断刻刻维持用电,才可能维持正常的工作和生涯,而在多多发电方式傍边利用太阳能光伏进行发电,这种方式变得越来越常见 。那么太阳能光伏发电的输送方式有哪几种

太阳能光伏发电1.jpg

独立光伏发电

独立光伏发电是目前光伏发电傍边比力常见的一种方式,这种方式又被称之为离网光伏发电,其重要是由太阳能电池,组件,蓄电池,节造器等组合而成 。若是想要作为互换负载供电使用,那么还必要配置互换逆变器

散布式光伏发电

散布式光伏发电又被称之为分散式发电,或者也被称之为散布式供能发电 。这种发电方式是指在用电现场或者靠近用电现场,配置比力幼的光伏发电节造电系统,能够满足特定的用户需要 。利用这种方式进行发电,必要使用的根基设备重要蕴含光伏电池组件,直流汇流箱,光伏方阵支架和直流配电柜以及互换配电柜和并网逆变器等

并网光伏发电

并网光伏发电重要用于大型的集中式光伏电站,重要特点是能够将电能直接输送到电网,由电网统一调配,向用户进行供电,利用这种方式来建设大型电站的话必要投入比力多的资金,并且建设的周期比力长,发展难度相对较大 。而若何利用这种方式来建设幼型分散式并网光伏系统,那么则不用投入过多的资金,并且也不用占用过多的面积

综合以上几方面的内容来看,太阳能光伏发电的输送方式重要蕴含上述几种,每种分歧的输送方式所占有的优势有所分歧,所必要组成的配件系统也有所分歧,适合的场景也有肯定的分歧之处,因而人们在选取光伏发电系统的时辰,能够凭据现实的情况来选择相宜的输送方式 。


文章标签

上一篇: 光伏发电代理加盟商家解读:光伏发电应着沉守护哪些设备下一篇: 哪些措施有利于守护光伏电站的设备

有关文章

查看更多
QQ征询
QQ征询
在线征询
在线征询
首页-DB视讯厅真人官方网站
400-117-6658
客服二维码
客服二维码
返回顶部
返回顶部
【网站地图】