19918966162

400-117-6658

首页-DB视讯厅真人官方网站
行业资讯

光伏电站的选址受哪些成分影响

功夫: 2022-03-02

/

浏览量: 3234

建设散布式光伏站必要勘测屋顶的阻碍物,如:透风天窗、采光带、女儿墙的尺寸,查看周边是否有其他构筑物、树木的遮挡,查看周围是否有传染源等,这些成分会影响组件排布、系统效能和洗濯周期。那么光伏电站的选址受哪些成分影响?

光伏电站3.png

1、构筑类型

依照构筑物的属性可分为居民构筑、公共构筑、工业构筑、贸易构筑等。分歧属性的构筑物建设散布式光伏电站的装机量、发电量、经济效益均不一样。居民构筑装置面积幼,装机量幼,但系统效能高,经济效益好。公共构筑装置面积中等,发电量中等,经济效益较好。工业构筑和贸易构筑装置面积大,发电量大,经济效益好。

2、构筑结构

构筑物的屋面结构大局重要分为彩钢瓦屋面、砖瓦屋面、混凝土屋面。在建设之前需推算各类屋顶的恒荷载和活荷载。对彩钢瓦和砖瓦屋顶要思考朝向和承沉能力,南北方向的屋顶适合建设;对砖瓦屋顶同时要思考周围的阴影遮挡;对混凝土屋顶必要沉点设计防水规划。通常混凝土屋面可选取更佳倾角装置方式,彩钢瓦和砖瓦屋面通常选取平铺方式。

3、构筑高度

建设散布式光伏电站的构筑物高度不宜过高,由于光伏组件单块面积大,高度越高风荷载越大安全性降低。并且施工难度大,二次搬使用度高导致成本高。同时辰布式电站需定期进行检建、洗濯、更换设备,高度过高运行守护用度高。

屋顶可利用面积直接关系到光伏电站装机容量,从目前我国散布式光伏电站的建设来看,电站的装机量需拥有肯定的规模。装机量幼的光伏电站不具备优良的经济效益,过幼的可利用屋顶面积不宜建设散布式电站,但是在投资时辰差距较大。


文章标签

上一篇: 光伏电站的逆变器有哪几种下一篇: 光伏电站逆变器MPPT算法有哪几种

有关文章

查看更多
QQ征询
QQ征询
在线征询
在线征询
首页-DB视讯厅真人官方网站
400-117-6658
客服二维码
客服二维码
返回顶部
返回顶部
【网站地图】