19918966162

400-117-6658

首页-DB视讯厅真人官方网站
光伏知识

揭秘!光伏组件能用25年是谣传还是真相?(附案例)

功夫: 2022-08-06

/

浏览量: 2882

湖北DB视讯绿色能源有限公司


光伏板能够使用多长功夫?



对光伏略有相识的人都能给出答案:25年 。

但是 ,相信好多人对这个答案心存疑虑 。玻璃、背板夹着电池片的幼身板能扛得住25年暴晒微风吹雨打吗?
湖北DB视讯绿色能源有限公司

我们网络了一些案例 ,充分注明 ,光伏组件用25年甚至更长功夫 ,是齐全没有问题的 。



屡次刷屏的中国最古老光伏电站





先来看国内 ,现实案例证明 ,1983年 ,这座光伏电站建在距兰州市区40公里的甘肃天然能源钻研所内 ,初始装机容量10KW ,至今已有39年汗青 。80年代末 ,由于基础设施不够美满 ,甘肃榆中地域好些偏远村落没有通电 ,正式这批光伏板给其时的幼村庄带来了光明 。


湖北DB视讯绿色能源有限公司图:已经运行了39年的光伏电站



经历了各类艰苦以及多年的暴晒、风吹雨打之后 ,此刻该电站的功率还有7KW 。

湖北DB视讯绿色能源有限公司

(图:组件近景)


从近处看 ,电池片已经泛黄 ,但并不故障它源源不休地向电网供电 。如今这座39年的老电站依然正常发电 ,所发电力也都实现并网 。这不正是中国光伏萌芽时期的光伏板吗?这39年以前的事俘充分印证了光伏组件齐全能够使用25年以上 。






欧洲现存最古老的光伏电站



再来看看国表 ,欧洲现存已知的最古老的光伏电站 ,位于瑞士南部的提契诺州 ,装置于瑞士利用科学与艺术大学尝试室屋顶 ,装机容量也是10KW ,共288片组件 ,自从并网以来险些不间断运行了41年 。

湖北DB视讯绿色能源有限公司
( 图:已经运行了41年的光伏组件)

除了仅有的几次更换逆变器之表 ,所有的组件一用到底 ,始终露出在室表和阳光下 ,没有经历过翻新或者刷新 ,有极少数几片组件更换了接线盒和旁路二极管 。

该组件的造型放到今天来看 ,十吩戽异 ,这种靠近圆形的组件上每个电池片都封装了一层钢箔 ,以预防水汽进入 ,钢箔的两侧都被绝缘资料包裹 。不像传统的玻璃/背板组件 ,更靠近我们此刻界说的双玻组件 。




湖北DB视讯绿色能源有限公司
(图:直径为102mm的单晶电池片)

国表科学家及钻研幼组曾对该电站进行钻研 ,汇报显示 ,约莫有21.5%的组件显示每年有-0.2%的衰减 ,这与造作商承诺的数据相符 。约72.9%的组件每年有-0.2%—-0.7%的衰减 ?蒲Ъ野凳 ,大部门的组件都阐发优良 ,达到了最初的预期 。也就是说该电站至少有70%的组件满足35年的使用寿命 。


还有 ,1995年 ,位于云南石屏山山巅的离网光伏电站 ,光伏组件默默陪同着守林人20年 ,提供单一的生涯用电 。


湖北DB视讯绿色能源有限公司
(图:1995年光伏组件)



那么 ,这种老旧光伏系列的将来 ,到底是维建翻新还是直接更换新的系统呢?

上文通过对瑞士这个古老电站的钻研 ,能够发现 ,好多组件每年仅有-0.2%的衰减 ,性命周期远比40年要长 。

事实上 ,通过适当的运维 ,能够耽搁光伏系统的性命周期 。 若是光伏系统运行优良 ,其实是能够运行超过25年甚至40年的 。


日常保养



光伏组件就好比人的身躯 ,身躯再强 ,平时也要把稳保养 。为确保组件维持最佳机能 ,幼盒子建议选取以下守护措施:

光伏组件是否存在表观缺点 。沉点观察以下几点:

1、组件玻璃是否有破损;

2、是否有敏感物体接触组件表表;

3、组件是否被阻碍物、异物遮挡;

4、电池片栅线左近是否有侵蚀情况(这种侵蚀情况是由于组件表表封装资料在装置或运输过程中遭到破损,导致水汽渗入到组件内部所造成);

5、查抄组件与支架间的固定螺丝是否有松动或败坏 ,并进行实时调整或建复 。


光伏电站的清洁 ,沉点把稳以下几点:

1、组件表表的尘埃或污垢累积会削减发电输出,尽可能每年进行一次定期清洁工作(具体距离功夫取决于装置现场的前提) 。清洁时须使用柔软的棉布,干燥或湿润均可 。不推荐使用含有矿物质的水进行洗濯 ,以免在玻璃表表留下污垢;

2、任何情况下都不建议使用表表粗糙的资料进行组件清洁;

3、为了削减潜在的电击或灼伤,建议在光照不强且组件温度较低的早晨或晚上进行光伏组件的清洁工作,出格是对于气温较高的地域;

4、不要试图算帐有玻璃破损或存在袒露电线等特点的光伏组件 ,人身容易受到电击的危险 。


预防性守护:

1、衔接器和电缆线的查抄,推荐每6个月进行一次以下的预防性守护
2、查抄接线盒的密封胶,确保没有裂纹或缝隙;

3、查抄光伏组件的老化迹象 。工厂等屋顶可能有啮齿动物粉碎线路 ,以及衔接器是否衔接缜密、有无侵蚀景象 。查抄组件是否接地优良 。





另表 ,将光伏系统的寿命耽搁到30年以上也可能取决于光伏系统的利用 。好比说 ,一个光伏水泵系统 ,不必要长功夫满载负荷 ,这样它的运行寿命可能会远超业主的预期 。

此表 ,各人还要注意 ,您采办的组件是不是质?坝堑挠壮滩泛图倜拔绷硬 。步入3月 ,春天已经到来 ,从快查抄下家里的光伏电站是否运行正常 ,给组件洗濯一下 ,坐等满满的发电收益吧!



文章标签

上一篇: 光伏人必知 | 平屋顶装置工贸易电站的3大关键点!下一篇: 全国各省太阳能资源与发电幼时数

有关文章

查看更多
QQ征询
QQ征询
在线征询
在线征询
首页-DB视讯厅真人官方网站
400-117-6658
客服二维码
客服二维码
返回顶部
返回顶部
【网站地图】