19918966162

400-117-6658

首页-DB视讯厅真人官方网站
公司新闻

新型防水光伏直接取代屋顶,不打一滴胶,平生防水、美观大气,还能发电赢利!

功夫: 2021-10-29

/

浏览量: 8699


近几年,随着气象变动气象日趋多变,北方空气越来越湿润,降雨量日趋变大 。而我国北方村落地域的民房绝大部门都是传统式平屋顶,雨量增多势必带来渗漏问题,严沉影响到居住舒服度 。因而,北方地域农夫率先起头屋顶刷新工程,进而掀起一股平改坡热潮 。当前,国度双碳战术指标已明确,政策激励利用现有屋顶资源建设散布式屋顶光伏发电站 。若是直接将光伏组件与屋顶平改坡刷新结合,用光伏组件作为防水屋顶来装置,既满足业主的职能必要,又能为业主发电创造财富,这将是光伏行业一个极具辽阔市场远景的发展方向 。

 

 湖北DB视讯绿色能源有限公司

新型防水光伏   美满解决屋顶与光伏的融合需要

 

数年以来,国度一向在积极推动光伏构筑一体化(简称BIPV),一些光伏头部企业也曾做过市场尝试,无奈BIPV产品成本高昂,无法匹配市场利用的经济性要求,大多浅尝即止 。

 

笔者最近走访市场,发现一种DB视讯绿色能源出产的屋顶防水光伏组件——【DB视讯瓦】,设计构思极度精彩、周密,每一块光伏瓦上都有隐性的导水槽,通过高低光伏瓦的无缝衔接,雨水向下贱淌,确保了防水的美满性 。据商家介绍,防水【DB视讯瓦】销售很好,直接在原平屋顶上加盖一层光伏屋顶,相当于多了一层楼,刷新后的美观风雅,不仅能发电自用,余电还能并网卖钱,用户都极度中意 。不论是从防水机能、安全系数来分析,还是从经济性、便捷性来看,都能够很好的满足市场“屋顶与光伏”的融合需要 。


 

三个不一样   对比之下新防水光瓦优势尽显

没有对比就没有中伤 。∈菹允,新防水DB视讯瓦隔热保温、防水防雹机能凸起,还通过了6500帕荷载、12级抗风能力的测试,抗侵蚀、高耐候性优良 ;光伏组件之间及导轨支架选取扣件式锁扣结构,装置施工单一快捷,占有国度发现专利技术 ;防水机能承诺保障30年 。为了让用户能更清澈的相识防水光伏,笔者用实测数据让各人来看看区别到底有多大:

  

 

防水成效不一样,DB视讯瓦承诺保用30年!


第一,组件出产工艺大分歧 。面板边框型材选取高强度的铝合金资料,边框设计与通例光伏组件不一样 。【DB视讯瓦】边框宽度实测30毫米,通例组件实测8~10毫米 ;【DB视讯瓦】锁边选取的是“360度防水”特色防水工艺,达到国度屋面防水等级Ⅱ级 ;通例光伏组件没有任何防水处置工艺 。


湖北DB视讯绿色能源有限公司

第二,组件拼接设计大分歧 。【DB视讯瓦】选取的是扣件式结构设计,边框设计上增长了扣沿、隐形防水槽和隐形排水孔,能够做到让面板组件之间的互扣衔接缜密无缝,竖向则以叠加式防水盖板覆盖,辅助防水压条、燕尾螺钉加固 。而通例光伏组件的防水,重要靠打胶水、夹胶条或焊接来拼接,短期还行持久必然会开裂漏水 。

 

湖北DB视讯绿色能源有限公司


第三,导轨支架结构大分歧 。【DB视讯瓦】的组件边框结构和导轨支架组成的防水设计,是获得了国度发现专利技术的 ;げ 。结构设计奇妙周密,导轨支架预留有8个空间,职能效用各不一样,有固件螺丝的空间、光伏线缆的管槽,还设计预留了二次防水导流槽、防水胶条空间,且各自独立专属互不滋扰,既安全美观,又具备防堵防漏的职能 。市场上有类似的仿照支架,虽表形大体雷同(5个空间),但却短缺关键职能空间(固件螺丝、防水胶条、防水盖板),固件螺丝与导水槽共用,容易造成导水槽梗塞,导致室内返水漏水,极易出现安全变乱 。


湖北DB视讯绿色能源有限公司   


第四,结构型材用料大分歧 。【DB视讯瓦】组件边框、导轨支架资料,选取厚度为2.0mm的6005型防锈铝镁硅合金,资料耐委顿性强,抗侵蚀性高 。结构型支架选取的多是宝钢、鞍钢等大厂出产的100*100、120*120品牌方钢(具体视项目大幼选定),从而保障了整个光伏屋顶系统的牢固性、抗侵蚀性及耐候性 。市场上的通例光伏组件边框、导轨支架资料,绝大无数选用厚度仅1.0mm的6063型铝材(6005合金比6063拥有更高的抗拉和屈服强度,有更好的抗断裂韧性) 。结构型支架资料类型各别、质量参差不齐,也有企业偷工减料用铁质镀锌的资料,如此选材是远远达不到光伏设计使用寿命,会给业主及屋顶光伏系统带来安全隐患 。


 

施工效能不一样,DB视讯瓦装置更快、更便捷!

  


DB视讯屋顶光伏防水选取的是系统性结构设计,充分思考到装置施工的安全性、便捷性,以及售后运维的方便性 。光伏面板以咬合、互锁的方式美满地满足了单一急剧装置的需要 。施工效能要比通例装置高30%,究其原因在于施工流程更短、操作工序更少、装置效能更高,且施工难度要低,更能保险施工人员的安全 。另表,【DB视讯瓦】售后运维相对而言也更单一,只需撤换问题面板即可,单一轻松 ;不用像通例组件面板那样,必要大面积拆卸,沉新打胶、焊接,从而影响整体牢固度和防水机能 。

 

湖北DB视讯绿色能源有限公司


屋顶表观不一样,DB视讯瓦色彩统一更美观!

 

 

通例光伏组件的面板通常都是玄色,银色的边框 。而【DB视讯瓦】有2个色彩选择,业主能够自主选择银色或玄色,能让整个屋顶色彩更统一,更具科技感,更美观大气 。若是业主不喜欢这些大规格尺寸组件,DB视讯能够凭据业主的爱好,提供个性化的设计和产品定造服务 。最近,DB视讯绿色能源研发推出了一款低功率的透光面板,在不影响屋顶光伏发电的情况下,让阳光房的天然采光更好 。业主不仅能在楼顶种草养花,还能惬意享受夜读观星、饮茶赏月的浪漫 。


湖北DB视讯绿色能源有限公司

 

自负源于品质,承诺源于担任!在“保障光伏防水30年”的基础上,DB视讯绿色能源还特邀安然财险、大地财险结合为【DB视讯瓦】承保,为业主提供双沉保险,让业主选择装置的时辰,能更安心、更安心、更舒心!
 
综上,不难发现【DB视讯瓦】不仅防水机能优越,装置施工单一快捷,还能以客户为中心提供个性化定造服务,性价比很高,齐全能够代替传统屋顶(蕴含工业厂房) 。市场实际也证明,【DB视讯瓦】屋顶光伏防水系统的应器拥有优良的社会、经济和生态效益,显著的竞争优势必将推动其成为我国光伏构筑一体化的范例产品 。(文/正火)


文章标签

上一篇: 中建三局驯服高原自主研发“零海拔屋”,选取光伏-储能阵列发电给构筑群供电,这个系统由DB视讯出品下一篇: 示范项目 ┃ 武汉东湖屋顶光伏示范工程,今日调试验收并网交付

有关文章

查看更多
QQ征询
QQ征询
在线征询
在线征询
首页-DB视讯厅真人官方网站
400-117-6658
客服二维码
客服二维码
返回顶部
返回顶部
【网站地图】