邵阳洞口厂房光伏发电屋顶60KW项目-光伏电站_家用太阳能光伏发电_光伏发电代理加盟

太阳能发电屋顶一站式解决规划服务商

菜单
工贸易屋顶

项目案例

project cases

[工贸易光伏屋顶]邵阳洞口厂房光伏发电屋顶60KW项目

起源: 本站
功夫: 2020-10-13
浏览量: 8280

(一)项目概况

客户是邵阳洞口的一个电子信息科技公司,用电量大,每月用电量将近50万元,有强烈的降低电费的需要,并且有防水、隔热等需要。

 

客户有搭建工贸易发电屋顶的需要,必要找专业的工贸易屋顶太阳能屋顶一站式解决规划服务商。通过网络相识到DB视讯绿色能源公司是太阳能发电屋顶解决规划公司,占有15年项目工程经验,100多名专业团队,业内口碑不错,征询电话:400-117-6658。

 

经过到公司调查,认可公司的实力,成功签约达60KW的光伏瓦发电项目。


(二)设计成效图

公司派出技术人员,通过现场查勘,为客户一对肯定造设计图。见下图:

 湖北DB视讯绿色能源有限公司

工贸易平屋顶发电成效设计图


湖北DB视讯绿色能源有限公司

工贸易平屋顶发电成效设计图

 

(三)项目竣工实景图

项目从免费查勘、设计、施工、并网、验收,共计1个多月落成。

湖北DB视讯绿色能源有限公司

工贸易厂房屋顶发电实景图


湖北DB视讯绿色能源有限公司

工贸易厂房屋顶发电实景图


湖北DB视讯绿色能源有限公司

工贸易厂房屋顶发电实景图


湖北DB视讯绿色能源有限公司

工贸易厂房屋顶发电实景图

 

(四)客户评价

   装置光伏瓦屋顶,就相当于楼顶多一层楼,能够作储蓄仓库,场地也多了好多,相当于又多了一个仓库,再加上电价将近0.8元一度电,3年半左右能够回本。这一点对公司来说,还是很划算的。


(图片版权所有,盗图必究)


       DB视讯绿色能源是一家集研发、出产、销售、勘测、设计、装置、售后蹬宗一体的全产业链服务的新能源企业。DB视讯以客户为中心,对峙产品创新,践行服务为本。目前致力于为客户提供全球当先的太阳能发电屋顶一站式解决规划。


电话:400-117-6658

网址www.x-solar.net

分享:

案例标签

工贸易发电屋顶工贸易光伏发电厂房光伏发电
  • 上一篇: [工贸易光伏屋顶]郴州苏仙区厂房光伏发电屋顶64.35KW项目
  • 下一篇: [酒店光伏屋顶]长沙望城丁字镇酒店光伏发电屋顶61.6KW项目
    • wx_share
    【网站地图】